De: Iulian

În răspuns la stefan.

buna ziua, am un laptop gaming asus rog753v , l am lasat intr un dulap de la serviciu unde sunt cam 5 6 grade acolo timp de 2 sapt, cand l am luat de acolo si l am pus in camera ,nu l am lasat sa ajunga la temp de ambient unde erau 23 de grade si l am pus la încărcat si cand i am dat drumul s au aprins beculetele 2 sec apoi s a stins fara sa se mai aprindă, placa de baza a fost arsa ,am primit pronostic, se mai poate repare ? cei de la reparatii din Belgia mi au spus ca trebuie o placa noua. Mulțumesc d3 raspuns.